
 GPS week: 1152   Day: 2   MJD: 52310                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2639     22     0.05     0.02     4.54     0.00
 cod |   288     0  22985     94    -2.12     1.13     0.09    20.63
 emr |   288     0  10595      0    67.00    19.20     0.13    14.32
 esa |   288     0  16750    730    -0.62    -0.19     0.15    11.85
 igu |    96     0   2357      7 -4002.31  6238.38  1225.83     0.00
 jpl |   274     0  10435    812     5.65     1.75     0.07    30.64
 ngs |    96     0   2639      0 -1511.90  1256.90     4.38     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  23427    292   672.48    -0.19     0.09    22.55

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -4660   -29     0    39******   203 -4554     -  -123 |
    2 |  3713     1  -235   255******   117  3483     -   -60 |
    3 |  3117    92  -388   196******    95  3099     -    -1 |
    4 | -4052   438    -5  -296******   111 -3794     -  -262 |
    5 |  5886   166    16  -101******  -120  6290     -   -33 |
    6 |  6743   236  -256   246******  -175  5762     -   -68 |
    7 | -2303   203  -221     6******   285 -2716     -  -232 |
    8 |   108     4   -31   338******    82    96     -  -214 |
    9 |  2230   192     4   151******  -145  1683     -  -156 |
   10 |  1373    94   -80    32******   -43  1534     -   -24 |
   11 | 10511  -136   191  -113******   179 10010     -   -53 |
   13 |  4256   -90   151     0******    -7  4104     -    -9 |
   14 | -3773    11   140   -41******    58 -3768     -  -119 |
   15 |  2886   226  -230     -     -  -112  2422     -    11 |
   17 |  -872   185  -224   193     -  -138  -835     -   -36 |
   18 |  6000   -45   -17   277******  -172  6007     -    15 |
   20 |  5691  -246   152    27******   262  5627     -   -51 |
   21 | -4980   138   -73   -87     -   -35 -5032     -   -13 |
   22 |  3009   -82   -19   184******   136  3024     -   -98 |
   23 | -9781   173   -18    66******   -60 -9779     -  -144 |
   24 |  4887     -   -36    24******    17  4288     -     X |
   25 | -8250    94   -53    20******   124 -7719     -  -144 |
   26 | -1398   155    20   213******  -143 -1234     -  -176 |
   27 | -6488   -57     5   114******   251 -5590     -  -171 |
   28 | -5282   -69   183    13******   189 -5183     -  -182 |
   29 | -1870    33    37  -175******     2 -2377     -    23 |
   30 | -1908   209    28   -12******  -130 -1427     -  -117 |
   31 | -2821   -24   -66   -14******   148 -2185     -   -20 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -172     -     -     -   -39     -     -   210 |
 ALGO |     -  -200    57     X     -   -29     -     -   184 |
 AMC2 |     -   -50     -     -     -     -     -     -    46 |
 AOML |     -    91     -     -     -     -     -     -   -83 |
 AUCK |     -   -52     -    82     -     -     -     -    10 |
 BAHR |     -   -27     -    50     -     -     -     -    -2 |
 BOR1 |     -   236     -     -     -     -     -     -  -216 |
 BRMU |     -    78     -  -272     -     -     -     -    71 |
 BRUS |     -     0     -     -     -    32     -     -   -42 |
 CAS1 |     -   -80     -    90     -   -47     -     -    87 |
 CEDU |     -   328     -  -571     -     -     -     -     - |
 CHAT |     -  -102     -     X     -   -54     -     -   167 |
 CRO1 |     -  -147     -     -     -    22     -     -   101 |
 DARW |     -    44     -     -     -   -30     -     -     - |
 DAV1 |     -    10     -     -     -     -     -     -    -9 |
 DRAO |     -   -34    49     -     -     -     -     -     0 |
 FAIR |     -     -   103  -210     -     X     -     -    47 |
 GALA |     -   -53     -   -35     -     8     -     -    56 |
 GOLD |     -   -42     -     -     -     X     -     -    39 |
 GRAZ |     -   -14     -  -201     -     -     -     -    99 |
 GUAM |     -   169     -  -437     -   -45     -     -   129 |
 HOB2 |     -  -120     -    32     -     -     -     -    93 |
 IISC |     -  -481     -   141     -     -     -     -   319 |
 KOSG |     -   -16     -     -     -     -     -     -    15 |
 KWJ1 |     -     -     -     -     -    36     -     -   -49 |
 MAC1 |     -  -138     -     -     -    34     -     -    84 |
 MAG0 |     -   -49     -     -     -    33     -     -     - |
 MAS1 |     -   -94   144   -35     -    19     -     -   -12 |
 MATE |     -   -91     -  -109     -     X     -     -   141 |
 MAW1 |     -    45     -     -     -     -     -     -   -42 |
 MDO1 |     -  -133   -21   -50     -     -     -     -   154 |
 MEDI |     -   -85     -     -     -     -     -     -    78 |
 METS |     -   -57     -     -     -     -     -     -    52 |
 MKEA |     -   100    51   129     -  -139     -     -   -12 |
 NKLG |     -     -     -   177     -     -     -     -   -93 |
 NLIB |     -   120     -    64     -     -     -     -  -179 |
 NPLD |     -    47     -     -     -     -     -     -   -43 |
 NRC2 |     -   257   280  -711     -  -134     -     -   135 |
 NTUS |     -  -159     -     -     -     -     -     -   145 |
 NYA1 |     -    61     -     -     -   -79     -     -    46 |
 NYAL |     -     -    16    69     -     -     -     -   -46 |
 OHIG |     -  -137     -   -97     -     -     -     -   177 |
 ONSA |     -   -54     -     -     -     -     -     -    49 |
 PENC |     -   261     -     -     -     -     -     -  -239 |
 PERT |     -    43     -     -     -     -     -     -   -40 |
 PIE1 |     -   -31     -    53     -     -     -     -     - |
 POTS |     -   -70     -    -1     -     -     -     -    65 |
 REYK |     -    46     -     -     -     -     -     -   -42 |
 RIOG |     -    28     -     -     -     0     -     -   -26 |
 SANT |     -     1     -    20     -   -19     -     -    12 |
 SELE |     -   124     -  -216     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -27     -     -     -     -    14 |
 SFER |     -  -239     -     -     -     -     -     -   218 |
 STJO |     -  -160   187     -     -     -     -     -    28 |
 SUTH |     -  -228     -   165     -    69     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   -25     -    24     -     -   -17 |
 TIDB |     -     -     -     -     -   -96     -     -   130 |
 TSKB |     -     -    32   -39     -     -     -     -     - |
 USUD |     -  -102     -   169     -   -58     -     -    77 |
 VILL |     -    -1     -   -72     -     -     -     -    39 |
 WSRT |     -   -43     -     -     -     -     -     -    39 |
 WUHN |     -  -316     -    86     -     -     -     -   245 |
 ZWEN |     -   -66     -    75     -     -     -     -    21 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4719    94   141   125******    59  4944     -    42 |  288   3.83
    2 |  4234   100   160    75******    65  4019     -    43 |  287   2.84
    3 |  9129   112   118   106******    80  8368     -    95 |  229    >>>
    4 |  1226   266   106   363******   118  1226     -    97 |  281   0.90
    5 |  8144    69    53    56******    44  8034     -    42 |  288   2.26
    6 |  6024   143    99    73******    87  4714     -   107 |  288   4.64
    7 |  3393    75   115    83******   104  3089     -   119 |  288   0.51
    8 |  3550    61    69    77******    88  3508     -    91 |  288   2.39
    9 |  3874    84    39   134******    34  4240     -    44 |  288   2.10
   10 |  7898    79   254    76******    56  7444     -   113 |  288   3.26
   11 |  2675    68   104    64******    71  2937     -   109 |  288   0.41
   13 |   903    75    69   112******    65   857     -    56 |  288   0.30
   14 |  2192    68   168   230******    67  2129     -   244 |  288   0.26
   15 |  3345   157   129     -     -   120  3203     -    95 |  276   2.40
   17 |  1968   135   169   130     -    62  1988     -    98 |  282   3.08
   18 |   817    95   200   138******    74   774     -   143 |  288   0.26
   20 |  1045    92   122   200******    81  1048     -    44 |  288   0.27
   21 |  2662    84   357   196     -    68  2614     -   145 |  288   2.89
   22 |  1944    75    39    55******    40  1906     -    49 |  288   0.67
   23 |  6662    60   115    62******    58  6653     -    87 |  288   6.74
   24 |  4092     -   156   198******    62  3482     -     X |  239   2.67
   25 |  3787   185   106   162******    44  3546     -    62 |  281   1.89
   26 |  1696    80   160   153******    25  1771     -    76 |  288   0.82
   27 |  8421   107    77   209******    65  6999     -   182 |  288   3.97
   28 |  2639    53    78   108******   121  2556     -   117 |  288   0.94
   29 |  2296    75    73   252******    57  2239     -    67 |  288   0.64
   30 |  4359    74   116    93******    35  3842     -    90 |  288   0.47
   31 |  7606    85   102    95******    84  8337     -   125 |  288   4.63
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    96     -     -     -   144     -     -   109 |  286 323.63
 ALGO |     -    33    60     X     -    54     -     -    44 |  288   0.06
 AMC2 |     -    36     -     -     -     -     -     -    32 |  286   0.08
 AOML |     -   266     -     -     -     -     -     -   243 |  286  31.49
 AUCK |     -    95     -   340     -     -     -     -   141 |  264  24.06
 BAHR |     -    66     -    54     -     -     -     -    83 |  288   0.68
 BOR1 |     -    22     -     -     -     -     -     -    20 |  286   0.51
 BRMU |     -    40     -    68     -     -     -     -    50 |  288  36.89
 BRUS |     -    62     -     -     -    41     -     -    41 |  288   0.07
 CAS1 |     -    95     -   114     -    72     -     -    68 |  287   9.34
 CEDU |     -    42     -    74     -     -     -     -     - |  288  14.80
 CHAT |     -   129     -     X     -    64     -     -   102 |  264  21.61
 CRO1 |     -    30     -     -     -    50     -     -    55 |  288   0.23
 DARW |     -   121     -     -     -    82     -     -     - |  270  25.44
 DAV1 |     -    40     -     -     -     -     -     -    37 |  288  16.95
 DRAO |     -    42    62     -     -     -     -     -    20 |  288   0.04
 FAIR |     -     -    92   170     -     X     -     -    64 |  283   0.19
 GALA |     -    67     -    95     -    64     -     -    52 |  288  45.01
 GOLD |     -    58     -     -     -     X     -     -    54 |  285  42.97
 GRAZ |     -    45     -   168     -     -     -     -    45 |  284  52.63
 GUAM |     -    57     -    82     -    47     -     -    42 |  286  30.15
 HOB2 |     -    52     -   107     -     -     -     -    29 |  288   0.04
 IISC |     -   158     -    99     -     -     -     -   110 |  288  44.73
 KOSG |     -    22     -     -     -     -     -     -    21 |  286  37.80
 KWJ1 |     -     -     -     -     -   159     -     -   216 |  214 108.99
 MAC1 |     -    63     -     -     -    49     -     -    59 |  287  17.36
 MAG0 |     -    42     -     -     -    28     -     -     - |  274  20.43
 MAS1 |     -    46    52    53     -    53     -     -    42 |  288   5.67
 MATE |     -    32     -    35     -     X     -     -    17 |  288   0.23
 MAW1 |     -    42     -     -     -     -     -     -    38 |  265  19.82
 MDO1 |     -    40    66    54     -     -     -     -    30 |  236   6.24
 MEDI |     -    26     -     -     -     -     -     -    24 |  286   0.11
 METS |     -    95     -     -     -     -     -     -    87 |  285  25.03
 MKEA |     -    83    82   192     -    57     -     -    64 |  288  54.27
 NKLG |     -     -     -    34     -     -     -     -    18 |  287    >>>
 NLIB |     -   156     -   302     -     -     -     -    23 |  219 271.74
 NPLD |     -    26     -     -     -     -     -     -    24 |  285   0.07
 NRC2 |     -    42    26    45     -    53     -     -    33 |  288   0.09
 NTUS |     -    67     -     -     -     -     -     -    61 |  288   7.46
 NYA1 |     -   101     -     -     -    96     -     -    88 |  286   0.14
 NYAL |     -     -    48   102     -     -     -     -    61 |  274   0.16
 OHIG |     -    47     -   167     -     -     -     -    89 |  288  10.81
 ONSA |     -    27     -     -     -     -     -     -    25 |  283   0.17
 PENC |     -    20     -     -     -     -     -     -    18 |  285  10.47
 PERT |     -    53     -     -     -     -     -     -    48 |  288  17.57
 PIE1 |     -   187     -   326     -     -     -     -     - |  218 161.07
 POTS |     -    33     -    37     -     -     -     -    17 |  288  17.29
 REYK |     -    37     -     -     -     -     -     -    34 |  259   9.50
 RIOG |     -    39     -     -     -    42     -     -    61 |  276  14.08
 SANT |     -   188     -   329     -    57     -     -    76 |  288  23.82
 SELE |     -    84     -   146     -     -     -     -     - |  235  39.38
 SEY1 |     -     -     -   411     -     -     -     -   216 |   99  35.11
 SFER |     -   252     -     -     -     -     -     -   230 |  285  28.70
 STJO |     -    25    39     -     -     -     -     -    18 |  288   1.77
 SUTH |     -    57     -    98     -    56     -     -     - |  287  35.77
 THTI |     -     -     -   130     -    44     -     -    37 |  287   2.53
 TIDB |     -     -     -     -     -    50     -     -    68 |  266 356.55
 TSKB |     -     -    80    97     -     -     -     -     - |  203   0.94
 USUD |     -    56     -    55     -    35     -     -    35 |  288   0.27
 VILL |     -    45     -    62     -     -     -     -    24 |  288  23.10
 WSRT |     -    23     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.05
 WUHN |     -    98     -    63     -     -     -     -    73 |  287  34.40
 ZWEN |     -    24     -    27     -     -     -     -    20 |  288  14.74
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4540    94   125   150******    71  4385     -    88 |


 BEST CLOCK FIT: HOB2   288   0.04 (ns) 

