
 GPS week: 1152   Day: 6   MJD: 52314                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2669      0    -0.08     0.05     4.40     0.00
 cod |   288     0  26386    285    -0.13     0.15     0.09    12.84
 emr |   288     0  11576      0   131.82    15.83     0.08    16.38
 esa |   288     0  18749   1153    -0.24    -1.45     0.12     8.85
 gfz |   288     0  15028    264    -0.02    -0.63     0.06    24.79
 igu |    96     0   2197      0    -0.04    -0.05     3.44     0.00
 jpl |   280     0  12121    772    -1.49     3.48     0.06    24.25
 ngs |    96     0   2669      0    -0.08     0.03     4.22     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  26474     99   659.04    -3.31     0.09    12.89

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | 10021  -179     9   367   -75  3617   156  9197     -   -81 |
    2 | -3946    77   -72   363  -109     -   193 -2776     -  -198 |
    3 | -1293   -55    32   210   -51  2535   123 -1385     -  -142 |
    4 | -2601   158  -163   -30    66     -   184 -3412     -  -223 |
    5 |  6152   137  -254    43   260 10560     9  4911     -  -350 |
    6 | -5394   173  -224   247   214 -3577  -242 -5277     -  -251 |
    7 |  -538   263  -306    -3    16 -4307   370  -657     -  -231 |
    8 | -5826   -20  -146   250   -34 -2534   239 -5296     -  -111 |
    9 |  2316    54  -105   222   124   736  -121  1386     -  -199 |
   10 | -3601   154  -263   -78    81  1362   157 -3700     -   -66 |
   11 |  4228  -162   138   167  -151 -2323   110  4155     -    53 |
   13 |  5302  -122   172   180  -135   827    -4  5500     -    43 |
   14 |  4955   -48   191  -340    42  1698   -55  4872     -     8 |
   15 | -3102   138   -27     -   -26     -    58 -2535     -  -108 |
   17 | -3671   159   -59   192   104     -  -212 -2938     -  -219 |
   18 |  3273   -34    65   152    66 -1050   -98  3348     -  -191 |
   20 |  6774  -293    80   214   -55 -2160   155  6735     -     7 |
   21 |  2743   -25    10     X    80     -   -93  2642     -   -64 |
   22 |   902   -75    63   195    14 -7684    37   680     -  -200 |
   23 |  -751   135   -58    68    82 13048   -48  -764     -  -222 |
   24 |   468   216  -374  -145   204  1831   105   119     -  -137 |
   25 |  -619   -21   -11    83   179 -4295  -134  -948     -  -240 |
   26 | -5205    86   -87   275   108 -1125  -114 -4930     -  -271 |
   27 | -5369  -123  -117     X   134  3382   169 -4262     -  -142 |
   28 |  4093    97   125  -170  -187  3452   220  4176     -    25 |
   29 | -3580     6   -33  -198   245  1689  -115 -3763     -  -193 |
   30 | -1223    21  -124   158   332 -4440  -240 -1137     -  -390 |
   31 | -5134   -95    43   218   -39-11203   179 -4488     -  -197 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -212     -     -     -     -   -12     -     -   235 |
 ALGO |     -  -228    30     X  -218     -   208     -     -   227 |
 AMC2 |     -  -116     -     -     -     -     -     -     -   115 |
 ANKR |     -   -86     -   125     -     -     -     -     -     - |
 AOML |     -    31     -     -     -     -     -     -     -   -31 |
 AREQ |     -   -82     -    85     -     -  -132     -     -   259 |
 ARTU |     -   -70     -     -     -     -    37     -     -     - |
 AUCK |     -    75     -     X     X     -   -96     -     -   106 |
 BAHR |     -   -95    65    92     -     -     -     -     -   -51 |
 BILI |     -  -139     -     -    72     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -   119     -     -     -     -     -     -     -  -118 |
 BRMU |     -    11     -   -82     9     -     -     -     -    27 |
 BRUS |     -   -36     -     -     -     -    11     -     -    17 |
 CAS1 |     -  -114     -    94   -50     -    26     -     -   100 |
 CEDU |     -   414     -  -600     -     -     -     -     -     - |
 COCO |     -    37     -  -399   117     -    36     -     -   -52 |
 CRO1 |     -  -124     -     -     -     -   -18     -     -   156 |
 DARW |     -   -38     -     -     -     -    20     -     -     - |
 DAV1 |     -   -39     -     -   -22     -     -     -     -    81 |
 DRAO |     -   -14    12     -     -     -     -     -     -    -2 |
 FAIR |     -     -    64     -     -     -   -43     -     -    -3 |
 GALA |     -    -1     -     3    26     -   -26     -     -    -4 |
 GODE |     -  -102     -   112     -     -     -     -     -    25 |
 GOLD |     -   -61     -     -     -     -     X     -     -    61 |
 GRAZ |     -   -43     -   -47     -     -     -     -     -    76 |
 GUAM |     -   506     -  -306  -518     -   154     -     -   425 |
 HARB |     -   161     -     -   -83     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    88     -  -310     -     -     -     -     -   126 |
 HRAO |     -  -122     -     -     -     -  -144     -     -   383 |
 IISC |     -   -60     -  -148     -     -     -     -     -   155 |
 KERG |     -     X     -     -     -     -   -57     -     -   107 |
 KIRU |     -    35     -   -50     -     -     -     -     -     - |
 KOSG |     -  -102     -     -     -     -     -     -     -   102 |
 KWJ1 |     -     -     -     -   -27     -    -5     -     -    52 |
 LPGS |     -     -     -     -   -57     -     -     -     -   110 |
 MAS1 |     -   -67   165   135  -146     -    58     -     -   -57 |
 MATE |     -  -177     -   113     -     -     X     -     -    99 |
 MAW1 |     -    42     -     -   -29     -     -     -     -    14 |
 MDO1 |     -     -    -4  -230     -     -     -     -     -   163 |
 MEDI |     -  -211     -     -     -     -     -     -     -   210 |
 METS |     -   -37     -     -     -     -     -     -     -    37 |
 MKEA |     -   178   143     -   -21     -  -177     -     -     7 |
 MSKU |     -    97     -     -   -50     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   190     -  -117     -     -     -     -     -  -108 |
 NLIB |     -     -     -    58     -     -     -     -     -   -40 |
 NPLD |     -   -77     -     -     -     -     -     -     -    77 |
 NRC2 |     -   262   393  -446     -     -  -156     -     -  -170 |
 NYA1 |     -    37     -     -   -98     -    28     -     -   110 |
 NYAL |     -     -    -9   184     -     -     -     -     -  -115 |
 OHIG |     -    10     -  -216    24     -     -     -     -    91 |
 ONSA |     -   -64     -   230   -35     -     -     -     -   -28 |
 PENC |     -   309     -     -     -     -     -     -     -  -308 |
 PERT |     -     -     -    31     -     -     -     -     -   -21 |
 PIE1 |     -     -     -  -260     -     -     -     -     -   178 |
 POTS |     -   -23     -     -     -     -     -     -     -    23 |
 REYK |     -   -31     -     -     -     -     -     -     -    31 |
 RIOG |     -    57     -     -   -40     -    34     -     -   -43 |
 SANT |     -    46     -     -   -45     -     -     -     -    41 |
 SEY1 |     -     -     -  -220     -     -     -     -     -   151 |
 SFER |     -  -357     -     -     -     -     -     -     -   356 |
 STJO |     -  -115   176     -  -114     -     -     -     -   112 |
 SUTH |     -     -     -    46     -     -     -     -     -   -32 |
 THTI |     -     -     -   -70     -     -   -28     -     -    96 |
 TRO1 |     -   -95     -     -   -40     -     -     -     -   177 |
 TROM |     -     -     -   101     -     -     -     -     -   -69 |
 TSKB |     -     -    79  -146     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     5     -     -     -     -    22     -     -   -45 |
 USNO |     -    92   289  -813     -     -     X     -     -    99 |
 USUD |     -     1     -    -6     -     -   -16     -     -    32 |
 VILL |     -   -89     -   201     -     -     -     -     -   -50 |
 WES2 |     -    -2     -     3     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -17     -     -     9     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    -9     -    17     -     -     -     -     -    -3 |
 WTZR |     -   -80     -   150     -     -     8     -     -   -39 |
 WUHN |     -  -205     -   363  -173     -     -     -     -   289 |
 YAKT |     -   385     -     -     -     -  -204     -     -     - |
 YAR2 |     -     -     -     -     -     -   -70     -     -   131 |
 YELL |     -  -221    72  -560     -     -    85     -     -   378 |
 ZWEN |     -   -10     -     -   -15     -     -     -     -    38 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4279   108    65    81    48  4995    45  3770     -    52 |  288   4.84
    2 |  6210    76    32   131    99     -    85  5441     -   136 |  288   2.51
    3 |  4194    89   151    61    50  1940    42  3971     -    58 |  288   2.05
    4 |  6232    82    70    74    33     -    41  5601     -    69 |  282   0.81
    5 |  6698    56    95   138    24  5985    27  6240     -    37 |  288   3.63
    6 |  5738    48   118   115    51  3024    66  5874     -    43 |  288   5.52
    7 |  2031   106    62    49    34  1360    80  2019     -    62 |  288   0.29
    8 |  3578   147    85   236    75  1677    33  3507     -    93 |  282   2.27
    9 |  3671   102    82   198    67  2963    52  3638     -   102 |  288   2.67
   10 |  3125    96    66    43    39  1071    88  2794     -    89 |  288   2.05
   11 |  1019   116    46    74    61   972    43   740     -   108 |  288   0.33
   13 |  2149    88    65   204    81  1454    37  1974     -    46 |  288   0.33
   14 |  1050    59    82   216   108  1001    31  1057     -    45 |  288   0.30
   15 |  5164   167    83     -    90     -   137  4924     -   166 |  276   3.61
   17 |  4354   146   109    85    86     -   128  4028     -   131 |  280   3.28
   18 |   760    86   164   224    71   587    58   676     -    62 |  288   0.39
   20 |  1319    91    59    51    37   513    56  1290     -    71 |  288   0.21
   21 |  4529    89   137     X   114     -    57  4676     -   180 |  288   2.98
   22 |  1160    62    34   162    31  5752    72  1678     -   133 |  288   0.96
   23 |  9250   104   142    44    37  7566    99  9288     -   136 |  288   7.04
   24 |  3944    80   115    79    42  2671    65  4055     -    38 |  281   2.71
   25 |  5790   247    63   216    69  3706    48  5732     -    82 |  279   2.42
   26 |   855    94    40   245    52  1435    50   869     -   163 |  288   0.84
   27 |  6207   145   126     X   114  5138    47  6005     -    64 |  276   4.59
   28 |  1065    62    65   228    83  2831    71   986     -    53 |  288   0.46
   29 |  1718   106    55   269    34  1227    45  1691     -    82 |  288   0.76
   30 |  1391    81    37   121    31  1987    24  1363     -    40 |  288   0.78
   31 |  7907    59    39    46    35  5418    43  7191     -    74 |  288   5.66
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    24     -     -     -     -    19     -     -    29 |  288   0.09
 ALGO |     -    46    26     X    34     -    21     -     -    21 |  288   0.04
 AMC2 |     -    18     -     -     -     -     -     -     -    18 |  286   0.02
 ANKR |     -    16     -    24     -     -     -     -     -     - |  288  11.45
 AOML |     -    55     -     -     -     -     -     -     -    55 |  286  24.35
 AREQ |     -   280     -   182     -     -    72     -     -   281 |  286    >>>
 ARTU |     -    23     -     -     -     -    12     -     -     - |  276  36.43
 AUCK |     -    68     -     X     X     -    51     -     -    42 |  264  18.00
 BAHR |     -    60    36    50     -     -     -     -     -    56 |  288   0.39
 BILI |     -    67     -     -    34     -     -     -     -     - |  287  15.21
 BOR1 |     -    26     -     -     -     -     -     -     -    26 |  286   0.59
 BRMU |     -    40     -    57    27     -     -     -     -    48 |  286  31.32
 BRUS |     -    46     -     -     -     -    44     -     -    52 |  288   0.05
 CAS1 |     -   112     -   136    34     -    65     -     -   173 |  288   8.79
 CEDU |     -    51     -    74     -     -     -     -     -     - |  288  14.21
 COCO |     -   113     -    36    48     -    60     -     -    49 |  288   9.78
 CRO1 |     -    47     -     -     -     -    16     -     -    48 |  287   0.09
 DARW |     -    64     -     -     -     -    34     -     -     - |  273  26.47
 DAV1 |     -    58     -     -    23     -     -     -     -    34 |  288  19.45
 DRAO |     -    31    33     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.09
 FAIR |     -     -    57     -     -     -    38     -     -    81 |  286   0.11
 GALA |     -    50     -    56    37     -    62     -     -    60 |  288  45.80
 GODE |     -    26     -    36     -     -     -     -     -    21 |  288   0.09
 GOLD |     -    26     -     -     -     -     X     -     -    26 |  230  35.02
 GRAZ |     -    79     -   193     -     -     -     -     -    64 |  288  44.88
 GUAM |     -   124     -   112    28     -    51     -     -    22 |  288  27.24
 HARB |     -    50     -     -    26     -     -     -     -     - |  287   5.75
 HOB2 |     -   109     -   134     -     -     -     -     -    31 |  288   0.07
 HRAO |     -    45     -     -     -     -    29     -     -    42 |  288  29.82
 IISC |     -    86     -    78     -     -     -     -     -   101 |  275  51.03
 KERG |     -     X     -     -     -     -   104     -     -   195 |  268    >>>
 KIRU |     -    95     -   137     -     -     -     -     -     - |  288   2.22
 KOSG |     -    32     -     -     -     -     -     -     -    32 |  285  76.88
 KWJ1 |     -     -     -     -   113     -   133     -     -   211 |  250    >>>
 LPGS |     -     -     -     -   108     -     -     -     -   208 |  102 423.33
 MAS1 |     -    53    86    35    57     -    56     -     -    55 |  288   2.12
 MATE |     -    32     -    19     -     -     X     -     -    36 |  288   0.16
 MAW1 |     -   113     -     -    35     -     -     -     -    60 |  284  20.40
 MDO1 |     -     -    44    92     -     -     -     -     -    34 |  288  19.82
 MEDI |     -    34     -     -     -     -     -     -     -    34 |  286   0.18
 METS |     -    31     -     -     -     -     -     -     -    31 |  285  92.65
 MKEA |     -    58    65     -    24     -    48     -     -    25 |  275  46.81
 MSKU |     -    23     -     -    12     -     -     -     -     - |  288  31.27
 NKLG |     -    54     -    93     -     -     -     -     -    25 |  287    >>>
 NLIB |     -     -     -    61     -     -     -     -     -    42 |  288   0.04
 NPLD |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    23 |  285   0.07
 NRC2 |     -    50    30    51     -     -    24     -     -    22 |  288   0.05
 NYA1 |     -    62     -     -    58     -    63     -     -    74 |  288   0.08
 NYAL |     -     -    56   125     -     -     -     -     -    54 |  269   0.07
 OHIG |     -    90     -    59    16     -     -     -     -    60 |  288  15.44
 ONSA |     -    38     -    45    26     -     -     -     -    49 |  288   0.09
 PENC |     -    38     -     -     -     -     -     -     -    38 |  285   6.60
 PERT |     -     -     -    40     -     -     -     -     -    28 |  288  16.07
 PIE1 |     -     -     -    47     -     -     -     -     -    33 |  278   0.03
 POTS |     -    32     -     -     -     -     -     -     -    32 |  286  18.33
 REYK |     -    31     -     -     -     -     -     -     -    31 |  286  12.45
 RIOG |     -    65     -     -    58     -    67     -     -    92 |  204  18.20
 SANT |     -    49     -     -    22     -     -     -     -    48 |  288  28.26
 SEY1 |     -     -     -   239     -     -     -     -     -   164 |   98  50.43
 SFER |     -   377     -     -     -     -     -     -     -   375 |  285  49.84
 STJO |     -    44    16     -    28     -     -     -     -    28 |  288   3.82
 SUTH |     -     -     -    98     -     -     -     -     -    68 |  285  24.03
 THTI |     -     -     -    89     -     -    37     -     -    34 |  287   2.57
 TRO1 |     -    55     -     -    52     -     -     -     -   152 |  288   8.99
 TROM |     -     -     -    61     -     -     -     -     -    42 |  276   9.00
 TSKB |     -     -    42    77     -     -     -     -     -     - |  207   0.98
 URUM |     -    18     -     -     -     -    26     -     -    49 |  288  38.35
 USNO |     -    42    19    49     -     -     X     -     -    18 |  288   0.02
 USUD |     -    81     -   108     -     -    31     -     -    31 |  288   0.27
 VILL |     -    22     -    42     -     -     -     -     -    37 |  288  21.27
 WES2 |     -    53     -    77     -     -     -     -     -     - |  287   0.07
 WHIT |     -    40     -     -    21     -     -     -     -     - |  270 102.94
 WSRT |     -    34     -    33     -     -     -     -     -    28 |  288   0.05
 WTZR |     -    51     -    26     -     -    49     -     -    40 |  288   0.04
 WUHN |     -    67     -    81    23     -     -     -     -    40 |  287  35.17
 YAKT |     -    46     -     -     -     -    24     -     -     - |  272   0.48
 YAR2 |     -     -     -     -     -     -    24     -     -    45 |  269   5.83
 YELL |     -   108    65    85     -     -    37     -     -   288 |  288   0.24
 ZWEN |     -    21     -     -    17     -     -     -     -    26 |  288  14.18
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4404    91    79   120    56  3440    57  4216     -    93 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

